Семьон Надсон
Не казвайте: умря!…

Превод от руски: Андрей Германов, —

chitanka.info

Не казвайте: умря! — той жив е, той трепти.

Разбит е жертвеникът — огънят сияе.

Откъсната е розата, но още тя цъфти,

разбита арфата, ала звукът ридае.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.